#ifndef PROJECT_DEF_
#define PROJECT_DEF_

/* includes which may be machine dependent */
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <malloc.h>
#include <memory.h>
#include <ctype.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/filio.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>

/* #define SYSPOLL  50   */       /* milliseconds */
#define SERVER_SELECT_MODE
#define UDP_BROADCAST 0
#define UNIX
#define IPX_NOT_LOADED
#define UDP_BROADCAST 0
#define UDP_GLOBALS   0
#define SVR4
#define MAX_FDSETS 64
#define NOTTY

#endif /* PROJECT_DEF_ */

