CEAN HV Crate 0 Rack B2

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14 Lage 3 oben

Lage 3 unten

Lage 2 oben

Lage 2 unten

Lage 1 oben

Lage 1 unten

Lage 0 oben

Lage 0 unten

13

12 08

09

10

11 07

06

05

04 00

01

02

03 6 kV 3 kV 6 kV 3 kV 6 kV

Uda Uza Udi Uzi Uh UhUziUdiUza Uda

3 kV

3 kV

6 kV 3 kV

6 kV